%\definefontsynonym[SansSubhead-SemiBold] [SansSubhead-Bold]

\usetypescriptfile[type-garamondcronos]

\usetypescript[GaramondProCronosPro]
\setupbodyfont[GaramondProCronosPro, sans, 16pt]

\starttext
fallbacktest {\bf fallbacktest}
\stoptext